0 50 100 150 200 250 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

[min]

Cbro, CI [mg/l]

0 50 100 150 200 250 0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ca [mg/l]

[min]

C_{bro} C_I data

C_a data